Title: Erklärung zum Bild
Course: JEN2 PopArt > Section: Kunstwerkbetrachtung

Marilyn Monroe

„Marilyn“ von Andy Warhol (Künstler, Filmemacher, Regisseur, Schauspieler

Größe: 2054 x 1448 cm

Ausgangsbild ist ein Pressefoto der um diese Zeit (1962) schon verstorbenen Schauspielerin Marilyn Monroe.
Technik: Siebdruck: Druckfarbe wird durch ein feinmaschiges Gewebe auf Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, Papier, Metall oder Glas) mehrmals gedruckt; es werden dazu Schablonen angefertigt; der Siebdruck wird heute noch im Bereich Werbung und Beschriftung und im Textildruck eingesetzt